Cọ vẽ Milan 522/10 80370 Bảng cọ phẳng với cán dài bằng gỗ Lớp hoàn thiện được đánh vecni màu tự nhiên và lớp mạ nhôm Thành phần lông lợn Chungking tự nhiên Thích hợp cho sơn dầu và acrylic Đường kính lông bàn chải 17 mm Chiều dài lông bàn chải 27 7 mm Chiều dài cọ 330 mm Thương hiệu Milan Milan bắt đầu viết nên câu